0 5 10 25 50 70 100 Lines of Change Predicted 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Number of Incorrect Predictions

0 Lines of Change 5 Lines of Change 10 Lines of Change 25 Lines of Change 50 Lines of Change 70 Lines of Change 100 Lines of Change